Analyse (13) 2L 29 mars 2004

Radians et degrés

Exercice 1 : Transformations radian ↔ degré

1. Convertir en radians les mesures suivantes données en degrés :

10^∘, 53^∘, 180^∘, 60^∘, 18^∘.

2. Convertir en degrés les mesures suivantes données en radians : π 3 , 2π 3 , π 4 , π 2 , 3π 8 .

Exercice 2 : Mesure d’angle à partir de la longueur d’un arc circulaire

Sur un cercle de centre O et de rayon 10 cm, un arc AB a pour longueur 5 cm. Déterminer la mesure en radians, puis en degrés, de la’angle ^AOB.

Exercice 3 : Longueurs d’arcs circulaires Sur un cercle de rayon 10 cm, calculer la longueur de chacun des arcs de cercle interceptés par des angles au centre de mesure :

1. en radians : a) π 2 b) π 3 c) 2π 3 d) 3π 4 e) 0, 2.

2. en degrés :

a) 90 b) 120 c) 80.

Analyse (13) 2L 29 mars 2004

Radians et degrés

Exercice 1 : Transformations radian ↔ degré

1. Convertir en radians les mesures suivantes données en degrés :

10^∘, 53^∘, 180^∘, 60^∘, 18^∘.

2. Convertir en degrés les mesures suivantes données en radians : π 3 , 2π 3 , π 4 , π 2 , 3π 8 .

Exercice 2 : Mesure d’angle à partir de la longueur d’un arc circulaire

Sur un cercle de centre O et de rayon 10 cm, un arc AB a pour longueur 5 cm. Déterminer la mesure en radians, puis en degrés, de la’angle ^AOB.

Exercice 3 : Longueurs d’arcs circulaires Sur un cercle de rayon 10 cm, calculer la longueur de chacun des arcs de cercle interceptés par des angles au centre de mesure :

1. en radians : a) π 2 b) π 3 c) 2π 3 d) 3π 4 e) 0, 2.

2. en degrés :

a) 90 b) 120 c) 80.