Les parallélogrammes : aire et construction

Exercice 1.

1. Le quadrilatère ci-contre est un rectangle ABCD.

(a) Recopier le rectangle ABCD en vraies grandeurs.

(b) Calculer l’aire de ce rectangle.

(c) Que peut-on dire d’un rectangle par rapport à un parallélogramme ? ABDC4 cm3 cm

2. Le quadrilatère ABCD ci-contre est un parallélogramme.

(a) Que peut-on dire des triangles ADH et BCK ?

(b) En déduire l’aire du parallélogramme ABCD.

(c) Trouver une méthode pour calculer l’aire du parallélogramme ABCD, puis le faire. ABDC4 cm3 cmHK

Définition 0.1.

Dans la configuration ci-contre, on dit que le segment [HK] est une hauteur du parallélogramme ABCD relative au côté [AB].

ABDHCK h

Propriété 0.1. Si ABCD est un parallélogramme et si [HK] est une hauteur relative au côté [AB], alors l’aire du parallélogramme ABCD est donnée par la formule

A = HK × AB

Exercice 2. Dans chacun des cas suivants, faire une figure en vraies grandeurs et calculer l’aire du parallélogramme donné.

ABDC

4 cm

5 cm SNFC

5 cm

3 cm

JENA

2 cm

4 cm

Exercice 3. Dans chacun des cas suivants, construire le parallélogramme à l’aide des données suivantes.

(a) ABCD avec AB = 6 cm ; DA = 5 cm et ^ BAD = 40^∘.

(b) EF GH avec EF = 8 cm ; HE = 4 cm et ^ EF G = 120^∘.

(c) P AUL avec P A = 7 cm ; AU = 5 cm et ^ AUL = 80^∘.

(d) SNCF avec SN = 6 cm ; F S = 5 cm et

^ SF N = 130^∘.

Exercice 4. Dans chaque cas, terminer la construction du parallélogramme ABCD, puis en effectuant les mesures nécessaires, calculer l’aire de chaque parallélogramme.

ABD ABD

ABD ABD

ABDO//// ABD

ABD

ABD