Application des transformations simples dans le plan avec des commandes de PStricks :

montage de chauffage à reflux(version 1.0)

Manuel Luque

manuel.luque27@gmail.com

5 septembre 2007

Début du montage

Début du chauffage

Ébullition Fin del’expérience

1 Ébullition

\begin{pspicture}(-8,-2)(5,14) \psgrid(-8,-2)(5,14) \ChauffageReflux{30} \end{pspicture}

2 Début du chauffage

\begin{pspicture}(-8,-2)(5,14) 30 = élévation par rotation des tiges d’un angle de 30 degrés. \ChauffageReflux[ebullition=false]{30} \end{pspicture}

3 Fin du chauffage à reflux

\begin{pspicture}(-8,-2)(5,14) \ChauffageReflux[ebullition=false,fin]{12} \end{pspicture}

4 Les paramètres

4.1 L’angle d’élévation

\ChauffageReflux{angle}, cet angle, en degrés, fixe la hauteur du support. La valeur de l’angle est limitée : 15 < α < 50 \pst@cntg=#2\relax \ifnum\pst@cntg>50 \typeout{Niveau must be 50 and not ‘\the\pst@cntg’. Value 50 forced.} \pst@cntg=50

\else \ifnum\pst@cntg<15 \typeout{Niveau must be 15 and not ‘\the\pst@cntg’. Value 15 forced.} \pst@cntg=15 \fi \fi 4.2 Paramètres du montage

Option Type Défaut Description

tuyaux booléen true dessine les tuyaux d’arrivée et sortie de l’eau ebullition booléen true mélange en ébullition fin booléen false expérience terminée bicol booléen true ballon bicol avec ampoule de coulée

4.3 Paramètres de style

style Défaut Description styleBallon solutionballon style de la solution du ballon au début styleEbullition ballonebullition style de la solution en ébullition styleWater Eau style de l’eau dans la colonne styleColor bleupale couleur de l’eau des tuyaux styleMetal metal couleur du support-boy styleBoulon boulon style des boulons du support styleChauffage chauffage couleur de l’appareil de chauffage

styleRefrigerant refrigerant couleur de l’intérieur de la colonne à boules du réfrigérant

\newpsstyle{metal}{fillstyle=solid,fillcolor=cyan!10!gray!90} \newpsstyle{boulon}{fillstyle=ccslope,slopebegin=cyan!20!gray!90, slopeend=white} \newpsstyle{chauffage}{fillstyle=solid,fillcolor={[HTML]{B6A589}}} \newpsstyle{solutionballon}{fillstyle=solid,fillcolor=green!50,linecolor=green} \newpsstyle{ballonebullition}{fillstyle=gradient,gradbegin=green,gradend=white,% gradmidpoint=0,linecolor=green} \newpsstyle{solutionampoule}{fillstyle=solid,fillcolor=magenta} \newpsstyle{Eau}{fillstyle=solid,fillcolor=\psk@styleColor} \newpsstyle{refrigerant}{fillstyle=solid}

4.4 Modification de l’angle d’élévation

Augmenter l’angle d’élévation revient, bien sûr, à modifier la hauteur du montage. En principe, en se contenant dans des limites acceptables, le montage s’adapte automatiquement.

\begin{pspicture}(-8,-2)(5,17) \ChauffageReflux{45} \end{pspicture}

5 Le montage classique sans ampoule de coulée : option bicol=false

Début du montage

Début du chauffage

Ébullition Fin de l’expérience

6 Variations sur les paramètres de style

6.1 Couleurs automnales

\newpsstyle{EBULLITION}{fillstyle=gradient,gradbegin={[HTML]{B6A589}},% gradend=white,gradmidpoint=0} \newpsstyle{AMPOULE}{fillstyle=solid,fillcolor={[HTML]{947F62}}} \newpsstyle{METAL}{fillstyle=solid,fillcolor={[HTML]{A29181}}} \newpsstyle{REFRIGERANT}{fillstyle=solid,fillcolor={[HTML]{E9E1CE}}} \newpsstyle{BOULON}{fillstyle=ccslope,slopebegin={[HTML]{716044}},slopeend=white} \definecolor{EAU}{cmyk}{0.2,0,0,0} \begin{pspicture}(-8,-2)(4,14.2) \psset{linecolor={[HTML]{716044}},hatchcolor={[HTML]{716044}}} \ChauffageReflux[styleEbullition=EBULLITION,% styleAmpoule=AMPOULE,% styleColor=EAU,% styleMetal=METAL,% styleRefrigerant=REFRIGERANT,% styleBoulon=BOULON,% linewidth=2\pslinewidth]{30} \end{pspicture}

6.2 Style noir & blanc

\newpsstyle{ebullitionNB}{fillstyle=gradient,gradbegin=gray!80,gradend=white,gradmidpoint=0} \newpsstyle{ampouleNB}{fillstyle=solid,fillcolor=gray!70} \newpsstyle{metalNB}{fillstyle=solid,fillcolor=gray!50} \newpsstyle{refrigerantNB}{fillstyle=solid,fillcolor=white} \newpsstyle{boulonNB}{fillstyle=ccslope,slopebegin=gray,slopeend=white} \definecolor{eauNB}{rgb}{0.9,0.9,0.9} \psset{bicol=false} \psscalebox{0.75}{% \psframebox[fillstyle=solid,fillcolor=gray!20,linestyle=none]{% \begin{pspicture}(-8,-2)(4,14.2) \psset{linecolor=black} \ChauffageReflux[styleEbullition=ebullitionNB,% styleAmpoule=ampouleNB,% styleColor=EAU,% styleMetal=metalNB,% styleRefrigerant=refrigerantNB,% styleBoulon=boulonNB,% linewidth=2\pslinewidth]{30} \end{pspicture}}}